E_t (GeV) proton multiplicity

Si+Pb 14.6 GeV/u

p_T Λ 0.3 E814 y Γ 3 E814 y Γ 3.44 ×2 UrQMD y Γ 3. UrQMD y Γ 3.44 ×2 σ = 30 mb σ = 39 mb

Glauber:

10^{-2}

10^{-1}

1

5 7.5 10 12.5 15