Mass [MeV] 0D 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

Mass [MeV] Δ

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Mass RS Δ Mass -

0D^{D0MassDeltaMassRS}_{Entries 1590}

Mean x 1861 Mean y 11.06 RMS x 61.29 RMS y 1.429 0 0 0 0 1590 0 0 0 0

Δ 0D

Mass [MeV] Δ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

2

4

6

8

10

12

14

Mass RS Δ Mass -

0D^{D0MassDeltaMassRS_py}

Entries 85

Mean 5.953

RMS 0.5566

Underflow 0

Overflow 0

Δ 0D

Mass [MeV] 0D 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0

5

10

15

20

25

Mass RS Δ Mass -

0D^{D0MassDeltaMassRS_px}

Entries 85

Mean 1864

RMS 6.309

Underflow 0

Overflow 0

Δ 0D