D0propResKmomentum20-40

Entries 4708 Mean 0.02369 RMS 0.09992 Underflow 37 Overflow 68

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

100

200

300

400

500

: proper time resolution for K momentum 20-40GeV 0 D D0propResKmomentum40-60

Entries 849 Mean 0.02122 RMS 0.09319 Underflow 3 Overflow 17

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

20

40

60

80

100

D0propResKmomentum40-60

: proper time resolution for Kmomentum 40-60GeV 0 D

D0propResKmomentum60-80

Entries 75 Mean 0.01636 RMS 0.08379 Underflow 0 Overflow 5

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

2

4

6

8

10

12

14

16 : proper time resolution for K momentum 40-80GeV 0 D D0propResKmomentum80-100

Entries 13 Mean 0.06792 RMS 0.08532 Underflow 0 Overflow 1

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

D0propResKmomentum80-100

: proper time resolution for Kmomentum 80-100GeV 0 D