D0propResKmomentum20-40

Entries 438

Mean 0.001634

RMS 0.08716

Underflow 3

Overflow 9

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60

70

: proper time resolution for K momentum 20-40GeV 0 D^{D0propResKmomentum40-60}

Entries 163

Mean -0.006994

RMS 0.09222

Underflow 2

Overflow 4

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

5

10

15

20

25

D0propResKmomentum40-60

: proper time resolution for Kmomentum 40-60GeV 0 D

D0propResKmomentum60-80

Entries 38

Mean 0.003613

RMS 0.08609

Underflow 1

Overflow 2

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: proper time resolution for K momentum 40-80GeV 0 D D0propResKmomentum80-100

Entries 8

Mean -0.04114

RMS 0.08938

Underflow 0

Overflow 0

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

D0propResKmomentum80-100

: proper time resolution for Kmomentum 80-100GeV 0 D