proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35

: proper time resolution for D0 eta <3

0D^{D0propResD0eta252}

Entries 175 Mean 0.0089 RMS 0.06875 Underflow 1 Overflow 1

0D

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 : proper time resolution for D0 eta 3-3.5

0D^{D0propResD0eta335}

Entries 563 Mean 0.0009524 RMS 0.08015 Underflow 6 Overflow 11

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 : proper time resolution for D0 eta 3.5-4

0D^{D0propResD0eta354}

Entries 566 Mean -0.001659 RMS 0.09561 Underflow 11 Overflow 9

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 : proper time resolution for D0 eta 4-4.5

0D^{D0propResD0eta445}

Entries 244 Mean -0.006348 RMS 0.1066 Underflow 10 Overflow 11

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

1

2

3

4

5

6 : proper time resolution for D0 eta 4.5-5

0D^{D0propResD0eta455}

Entries 41 Mean -0.0408 RMS 0.1122 Underflow 2 Overflow 7

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 : proper time resolution for D0 eta 5-5.5

0D^{D0propResD0eta555}

Entries 1 Mean 0.03992 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

0D