proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

20

40

60

80

100

: proper time resolution for D0momentum 20-40GeV 0 D^{D0propResD0momentum20-40}

Entries 650

Mean 0.004274

RMS 0.08252

Underflow 6

Overflow 11

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60

70

: proper time resolution for D0momentum 40-60GeV 0 D^{D0propResD0momentum40-60}

Entries 472

Mean -0.006072

RMS 0.08891

Underflow 6

Overflow 6

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

5

10

15

20

25

30

35

: proper time resolution for D0momentum 40-80GeV 0 D D0propResD0momentum60-80

Entries 239

Mean 0.002397

RMS 0.1023

Underflow 7

Overflow 10

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 2

4 6

8 10

12 14 16

: proper time resolution for D0momentum 80-100GeV 0 D D0propResD0momentum80-100

Entries 104

Mean -0.008772

RMS 0.09174

Underflow 5

Overflow 4

0 D