proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

: proper time resolution for D0 pt 0-1GeV

0D D0propResD0pt01

Entries 0

Mean 0

RMS 0

Underflow 0

Overflow 0

0D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

: proper time resolution for D0 pt 1-2GeV

0D D0propResD0pt12

Entries 1

Mean -0.2067

RMS 0

Underflow 0

Overflow 0

0D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

: proper time resolution for D0 pt 2-3GeV 0 D^{D0propResD0pt23}

Entries 1330

Mean 0.0002512

RMS 0.0889

Underflow 24

Overflow 32

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

: proper time resolution for D0 pt 3-4GeV 0 D^{D0propResD0pt34}

Entries 259

Mean -0.00667

RMS 0.09485

Underflow 6

Overflow 7

0 D