proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60

70

: proper time resolution for K pt 0-1GeV

0D D0propResKpt01

Entries 583

Mean -0.005595

RMS 0.1038

Underflow 20

Overflow 21

0D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

20

40

60

80

100

: proper time resolution for K pt 1-2GeV

0D D0propResKpt12

Entries 511

Mean 0.003914

RMS 0.06495

Underflow 5

Overflow 5

0D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

: proper time resolution for K pt 2-3GeV 0 D^{D0propResKpt23}

Entries 385

Mean -0.002567

RMS 0.09528

Underflow 5

Overflow 11

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

2

4

6

8

10

: proper time resolution for K pt 3-4GeV 0 D^{D0propResKpt34}

Entries 58

Mean 0.01111

RMS 0.106

Underflow 0

Overflow 1

0 D