proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60 : proper time resolution for Pi phi<-2

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 303 Mean 0.003116 RMS 0.0892 Underflow 6 Overflow 4

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40

: proper time resolution for Pi phi<-1

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 276 Mean 0.0067 RMS 0.09106 Underflow 6 Overflow 11

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 : proper time resolution for Pi phi<0

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 228 Mean -0.00455 RMS 0.08028 Underflow 4 Overflow 8

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35

: proper time resolution for Pi phi<1

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 231 Mean -0.007384 RMS 0.09129 Underflow 3 Overflow 2

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 : proper time resolution for Pi phi<2

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 266 Mean -0.004012 RMS 0.09583 Underflow 6 Overflow 8

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 : proper time resolution for Pi phi>2

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 286 Mean -0.001866 RMS 0.09005 Underflow 5 Overflow 6

0D