proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 : proper time resolution for Pi eta <3

0D^{D0propResD0eta252}

Entries 325 Mean 2.221e-05 RMS 0.06803 Underflow 1 Overflow 2

0D

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50 : proper time resolution for Pi eta 3-3.5

0D^{D0propResD0eta335}

Entries 282 Mean -0.0003954 RMS 0.08279 Underflow 2 Overflow 4

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60 : proper time resolution for Pi eta 3.5-4

0D^{D0propResD0eta354}

Entries 424 Mean 0.001996 RMS 0.09255 Underflow 13 Overflow 12

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60 : proper time resolution for Pi eta 4-4.5

0D^{D0propResD0eta445}

Entries 361 Mean -0.00598 RMS 0.1034 Underflow 11 Overflow 11

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

5

10

15

20

25

: proper time resolution for Pi eta 4.5-5

0D^{D0propResD0eta455}

Entries 190 Mean -0.001352 RMS 0.1024 Underflow 3 Overflow 8

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 : proper time resolution for Pi eta 5-5.5

0D^{D0propResD0eta555}

Entries 8 Mean 0.007895 RMS 0.05058 Underflow 0 Overflow 2

0D