proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

20

40

60

80

100

: proper time resolution for Pi pt 0-1GeV

0D D0propResD0pt01

Entries 701

Mean 6.167e-06

RMS 0.08855

Underflow 6

Overflow 15

0D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

: proper time resolution for Pi pt 1-2GeV

0D D0propResD0pt12

Entries 491

Mean 0.008314

RMS 0.07858

Underflow 11

Overflow 9

0D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

: proper time resolution for Pi pt 2-3GeV 0 D^{D0propResD0pt23}

Entries 327

Mean -0.0153

RMS 0.1024

Underflow 8

Overflow 11

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

2

4

6

8

10

12

: proper time resolution for Pi pt 3-4GeV 0 D^{D0propResD0pt34}

Entries 71

Mean -0.01185

RMS 0.11

Underflow 5

Overflow 4

0 D