proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

100

200

300

400

500

600

: proper time resolution

0D D0properTime

Entries 1590

Mean 0.06441

RMS 0.03649

Underflow 0

Overflow 22

0D