proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

: proper time resolution for D0 phi<-2

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 303 Mean 0.001755 RMS 0.08663 Underflow 8 Overflow 3

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 : proper time resolution for D0 phi<-1

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 251 Mean 0.003906 RMS 0.09909 Underflow 5 Overflow 8

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 : proper time resolution for D0 phi<0

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 224 Mean -0.002273 RMS 0.07541 Underflow 2 Overflow 9

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 : proper time resolution for D0 phi<1

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 240 Mean -0.008792 RMS 0.08982 Underflow 3 Overflow 3

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35

: proper time resolution for D0 phi<2

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 270 Mean -0.004364 RMS 0.09834 Underflow 6 Overflow 11

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

: proper time resolution for D0 phi>2

0D^{D0propResD0phi-2}

Entries 302 Mean 0.002323 RMS 0.08755 Underflow 6 Overflow 5

0D