proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 : proper time resolution for K phi<-2

0D^{D0propResKphi-2}

Entries 281 Mean -0.002191 RMS 0.082 Underflow 8 Overflow 1

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 : proper time resolution for K phi<-1

0D^{D0propResKphi-2}

Entries 262 Mean 0.005854 RMS 0.1021 Underflow 8 Overflow 9

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 : proper time resolution for K phi<0

0D^{D0propResKphi-2}

Entries 226 Mean -0.005153 RMS 0.08093 Underflow 0 Overflow 6

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40

: proper time resolution for K phi<1 0 D^{D0propResKphi-2}

Entries 239 Mean -0.006182 RMS 0.08198 Underflow 4 Overflow 7

0 D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 : proper time resolution for K phi<2

0D^{D0propResKphi-2}

Entries 267 Mean 0.001263 RMS 0.1033 Underflow 5 Overflow 10

0D

proper time resolution [ps] 0 D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60 : proper time resolution for K phi>2

0D^{D0propResKphi-2}

Entries 315 Mean -0.0004633 RMS 0.08625 Underflow 5 Overflow 6

0D