proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

10

20

30

40

50

60

: proper time resolution for Pi momentum 20-40GeV 0 D^{D0propResD0momentum20-40}

Entries 430

Mean 0.0008844

RMS 0.08481

Underflow 4

Overflow 6

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

5

10

15

20

25

30 : proper time resolution for Pi momentum 40-60GeV 0 D^{D0propResD0momentum40-60}

Entries 163

Mean -0.004608

RMS 0.09343

Underflow 4

Overflow 5

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

2

4

6

8

10

12

: proper time resolution for Pi momentum 40-80GeV 0 D D0propResD0momentum60-80

Entries 92

Mean -0.01659

RMS 0.1253

Underflow 5

Overflow 3

0 D

proper time resolution [ps] 0D -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

1

2

3

4

5

6

7

: proper time resolution for Pi momentum 80-100GeV 0 D D0propResD0momentum80-100

Entries 45

Mean -0.01844

RMS 0.1358

Underflow 5

Overflow 5

0 D