p [MeV] 0D 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

310× 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4 K: p Kp

Entries 1590

Mean 2.239e+04

RMS 1.655e+04

Underflow 0

Overflow 0

K: p

pt [MeV] 0D 0 2000400060008000100001200014000160001800020000 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4 K: p Kp

Entries 1590

Mean 1487

RMS 922.2

Underflow 0

Overflow 0

K: p

eta 0D 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

K: p Kp

Entries 1590

Mean 3.422

RMS 0.6399

Underflow 0

Overflow 0

K: p

phi [Rad] 0D -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

K: p Kp

Entries 1590

Mean 0.06229

RMS 1.849

Underflow 0

Overflow 0

K: p